On observe que pour quelques entiers naturels $n$, on a
$n! < 2^n$. Peut-on dire que cette propriété est vraie pour tout $n$ ?

Qu'en est-il de $n! < 3^n$ ?

Est-il vrai que $n! < 5^n$ pour tout entier naturel $n$ ?
