Dans un triangle $ABC$ quelconque, on peut essayer de démontrer
expérimentalement que les médianes se coupent en un même point $G$.
\begin{itemize}
  \item Effectuez trois tracés différents d'un triangle et de ses médianes,
  constatez leur intersection.
  \item Montrez pourquoi la mesure ou l'observation graphique ne constitue pas
  une preuve.
  \item Proposez un argument géométrique global pour expliquer ce phénomène.
\end{itemize}
